From a1717cad950d9f867fbe8aa8a6ab6cf2d8704a64 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: dpeter99 <dpeter99@gmail.com>
Date: Sun, 1 Apr 2018 17:36:50 +0200
Subject: Removed the manual .def file

---
 winbuild/libsurvive/libsurvive.def | 30 ------------------------------
 1 file changed, 30 deletions(-)
 delete mode 100644 winbuild/libsurvive/libsurvive.def

(limited to 'winbuild/libsurvive/libsurvive.def')

diff --git a/winbuild/libsurvive/libsurvive.def b/winbuild/libsurvive/libsurvive.def
deleted file mode 100644
index 3a50ce6..0000000
--- a/winbuild/libsurvive/libsurvive.def
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-LIBRARY   LIBSURVIVE  
-EXPORTS  
-   survive_verify_FLT_size
-   survive_init_internal
-   survive_startup
-   survive_poll
-   survive_close
-   survive_configi
-   survive_configs
-   survive_install_light_fn
-   survive_install_imu_fn
-   survive_install_angle_fn
-   survive_install_htc_config_fn
-   survive_send_magic
-   survive_cal_install
-   survive_cal_get_status
-   survive_default_light_process
-   survive_default_imu_process
-   survive_default_angle_process
-   survive_install_button_fn
-   survive_install_raw_pose_fn
-   survive_install_lighthouse_pose_fn
-   survive_get_so_by_name
-   survive_haptic
-   survive_default_button_process
-   survive_default_raw_pose_process
-   survive_default_lighthouse_pose_process
-   quatnormalize
-   quatrotatevector
-   
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

